Distribution Jointe w, thv

302.6 302.8 303.0 303.2 303.4 303.6 303.8 température potentielle virtuelle [K] -2

-1

0

1

2

3 vitesse verticale [m/s]

0.47

0.47

0.47

1.42

1.42

1.42

2.37

3.32

4.26

5.21

6.16

7.11

8.05

2.37