Distribution Jointe w, thv

303.0 303.2 303.4 303.6 303.8 304.0 température potentielle virtuelle [K] -2

-1

0

1

2

3 vitesse verticale [m/s]

0.153

0.153

0.153

0.459

0.459

0.766

1.072

1.378

1.685

0.459