-10.00

-1.00

-0.20

-0.05

0.05

0.20

1.00

0.05

10.00

-.

-2.00

-0.50

-0.50

-0.10

-0.10

0.10

0.50

0.50

2.00

0.10

MAX: 25.60 MIN: -25.76

1000 800 600 400 200 0