# Planetary radius (m) : real (default=6371220)
radius = 6.371e6

# day length (s) : real (default 86400)
daysec = 86400

# Gravity : real (default=9.80616)
g = 9.8

# Planetary rotation rate : real (default=7.292E-5)
omega = 7.292e-5

# kappa=Rd/cpp : real (default=0.2857143)
kappa = 0.2857143

# Heat capacity at constant pressure : real (default=1004.70885)
cpp = 1004

# Reference pressure : real (default=101325)
preff = 1e5
