#------------- Planet ---------------
radius=6.37122e6
omega=7.292e-5
g=9.80616
cpp=1004.5
kappa=0.2857143
preff=1e5
#------------- Dynamics  ------------
#-------------- Mesh ----------------
nbp=40
optim_it=500
nsplit_i=1
nsplit_j=1
llm=30
disvert=ncarl30

#------------ Numerics --------------
dt=480
nqtot=2
#----------- Dissipation ------------
nitergdiv=2
tau_graddiv=10000
nitergrot=2
tau_gradrot=10000
niterdivgrad=2
tau_divgrad=10000
#-------------- Physics -------------
#---------------- Run ---------------
run_length=864000
write_period=10800
etat0=dcmip4
dcmip4_testcase=1
#------------ Diagnostics -----------
