% \documentclass{article}
% \usepackage[english]{babel}
% \usepackage{amsmath}
% \newcommand[1]{{\mathversion{normal}$#1$}}
% \begin{document}
$f_w$ soil relative humidity calculated in hydrolc:hydrolc\_soil

$W_{lim}$ soil water limitation factor
\begin{equation}
{W_{{{lim}}}={{MIN}}(2f_{{w}},1)}\nonumber
\end{equation}
% \end{document}
