The equation to calculate tree height from its diameter:
\begin{equation}
Height=k_{allom2}*Diameter^{k_{allom3}}
\end{equation}
Where $Height$ is tree height, $Diameter$ is tree diameter, $k_{allom2}$ and $k_{allom3}$ are parameters.
