\newpage

\chapter{Coupled models realized with OASIS}
\label{sec_couplings}

\small
\begin{center}
\begin{longtable}{|l|l|l|}
\caption[Use of OASIS3: centres, coupled models and
  computing platforms]{Use of OASIS3: centres, coupled models and
  computing platforms} \label{Tab:OASIS3_a}\\

\hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Centre}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Coupled model}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Platform}} \\ \hline 
\endfirsthead

\multicolumn{3}{c}%
{{\bfseries \tablename\ \thetable{} -- continued from previous page}} \\
\hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Centre}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Coupled model}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Platform}} \\ \hline 
\endhead

\hline \multicolumn{3}{|r|}{{Continued on next page}} \\ \hline
\endfoot

\hline \hline
\endlastfoot

CERFACS (FR) &	ARPEGE4\_T63/NEMO-ORCA2-LIM/TRIP &	Linux Cluster, CRAY XD1,\\
&    &    VPP5000, NEC SX6-SX8 \\
CERFACS (FR) & 	ARPEGE\_T63/NEMIX-ORCA2 &		CRAY XD1 \\
CERFACS (FR) & 	ARPEGE\_T359/NEMO-ORCA012  &			NEC SX9 \\
CERFACS (FR) & 	ARPEGE\_T799/NEMIX-ORCA025 &			Bullx, Altix ICE \\
M\'et\'eo-France (FR) &	ARPEGE\_V4.6/NEMO-ORCA2/NEMOmed8  &	NEC-SX8 \\
M\'et\'eo-France (FR) &	ALADIN-Climat/NEMOmed8/TRIP &		NEC-SX9 \\
M\'et\'eo-France (FR) &	ARPEGE\_V5/NEMOV3-ORCA1/TRIP &          NEC-SX9 \\
M\'et\'eo-France (FR) &	ARPEGE\_V5.1/NEMO1 &                    IBM Power 6 \\
IPSL (FR) &	LMDZ/NEMO-ORCA2/ - & \\
          &     LMDZmed/NEMOmed8   & \\
IPSL (FR) &	LMDz(144x142)/NEMO-ORCA2	 & NEC SX8 \\
OMP (FR) &	MESO-NH/SYMPHONIE &				Linux Opteron cluster \\
LGGE (FR) &	MAR/NEMO-LIM & \\
ECMWF & 	IFS\_T399/NEMO-ORCA1 	 &	IBM Power 6 \\
MPI-M (DE) &	ECHAM5/MPIOM  &               IBM Power 6, SUN Linux \\
MPI-M (DE) &	REMO/MPIOM &			IBM Power 575 \\
Met Office (UK) & 	UM Atm(192x145)/NEMO-ORCA1 &			IBM Power6, NEC SX6 \\
Met Office (UK) &  UM Atm(432x325/NEMO-ORCA025 &	IBM Power6 \\		
NCAS/Reading (UK) & ECHAM4/NEMO-ORCA2 &	NEC SX6-SX8 \\
NCAS/Reading (UK) & HadAM3/NEMO-ORCA2 &	NEC SX8 \\
IFM-GEOMAR (DE) & ECHAM5\_T63/NEMO-ORCA2 &	NEC SX6, SX8, SX9 \\	
CMCC (IT) &	ECHAM5\_T31L31/OPA8.2-ORCA2 &	NEC SX9 \\
CMCC (IT) &	ECHAM5\_T159L31/OPA8.2-ORCA2  &   IBM Power6 \\
CMCC (IT) &	ECHAM5\_T63L95/OPA8.2-ORCA2 &   \\   
CMCC (IT) &	ECHAM5\_T159/OPA8.2-ORCA2/ - & \\
          &     NEMOMed\_1/16                & \\   
ENEA (IT) &	RegCM/MITgcm	 &				IBM-SP5 \\
LMNCP (IT) &	WRF/ROMS & \\
SMHI (SE) &	EC-Earth: IFS\_T159/NEMO-ORCA1 &			Linux Cluster \\
SMHI (SE) &	EC-Earth: IFS\_T799/NEMO-ORCA025  &			Ekman AMD Opteron \\
KNMI (NL) &	ECHAM5/MPIOM	 &				NEC SX-8 \\
KNMI (NL) &	EC-Earth: IFS\_T159/NEMO-ORCA2 &		SGI Altix, IBM Power \\
DMI (DK) &	         ECHAM(global)/HIRLAM (reg) &			NEC SX6 \\
U.Bergen (NO) &	MM5/ROMS & \\
ICHEC (IE) &	EC-Earth: IFS\_T159/NEMO-ORCA1 & SGI Altix ICE, Bull clust.\\
ICHEC (IE) &	ROMS/WRF & \\
NUI Galway (IE) &	ECHAM5/REMO/MPI-OM & \\				
ETH (CH) & COSMO-CLM/CLM & \\
ETH (CH) & COSMO-CLM/ROMS & \\
U. Castille (ES) &	PROMES/U. Madrid ocean &		IBM Power 6 - Intel Itanium \\
NHM Service (RS) & ECHAM5/MPIOM &   Linux Fedora core 14 \\
CMC (CA) &  GEM/NEMO  &				IBM Power5 \\		
UQAM (CA) & 	GEMDM 3.3.2/NEMOv\_2.3.0  & Linux PC \\
MM (MA) &	ARPEGE-Climat\_V5.1/NEMO-ORCA1 &	IBM \\
INMT (TN) &	ARPEGE-Climat\_V5.1/NEMO-ORCA2 &	IBM Regata Series \\Oregon St U (USA) & 	PUMA/UVic	 &	 Linux cluster \\
Hawaii U (USA)	 & ECHAM4/POP &					Linux cluster \\		
JAMSTEC (JP) & ECHAM/OPA8.2 &					NEC SX8 \\
JAMSTEC (JP) & ECHAM5\_T106L31/NEMO\_0.5 &			NEC SX8 \\
Met.Nat.Center (CN) & GRAPES (201x161)/ECOM-si  &	IBM cluster \\
IAP (CN) &  CREM(reg.)/POM2000  &		SGI \\
IAP (CN) &  ECHAM/MPIOM & 				Linux\_x64 \\
CSIRO (AU)  &    ACCESS : UMv7.3/MOM4p1/CICE &	SUN + SGI clusters \\
BoM (AU)    &   BAM3/ACOM2 &					NEC SX6, SUN \\
BoM (AU)    &   TCLAPS/MOM  &	NEC SX-6 \\
U Tasmania (AU) &  Data atm. model/MOM4 &		        SGI O3400 - Compaq5 \\
\end{longtable}


\begin{longtable}{|l|l|l|}
\caption[Use of OASIS2: centres, coupled models and
  computing platforms]{Use of OASIS2: centres, coupled models and
  computing platforms} \label{Tab:OASIS2_a}\\

\hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Centre}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Coupled model}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Platform}} \\ \hline 
\endfirsthead

\multicolumn{3}{c}%
{{\bfseries \tablename\ \thetable{} -- continued from previous page}} \\
\hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Centre}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Coupled model}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Platform}} \\ \hline 
\endhead

\hline \multicolumn{3}{|r|}{{Continued on next page}} \\ \hline
\endfoot

\hline \hline
\endlastfoot

CERFACS (FR) &	ARPEGE3 – OPA8.2/LIM 2deg &				VPP5000 \\
CERFACS (FR) &	ARPEGE3 – OPA8.1 &					VPP700 \\
CERFACS (FR) &	ARPEGE2 – OPAICE &					CRAY C90 \\ 
IPSL (FR) &	LMDz 96x71x19  - OPA/ORCA2  &	VPP5000 \\
IPSL (FR) &	LMDz 72x45x19 – OPA/ORCA4  	&	VPP5000 \\
IPSL (FR) &	LMDZ 120X90 - OPA ATL3 1/3 & \\
IPSL (FR) &	LMDZ 120X90 - OPA ATL1 1 deg & \\
LODYC (FR) &	IFS T195L31 – OPA8.1 & \\
LODYC (FR) &	ECHAM4 T30/T42 L14 – OPA/ORCA2 & \\
M\'et\'eo-France (FR) &	ARPEGE medias – OPAmed 1/8 deg	 &		VPP5000 \\
M\'et\'eo-France (FR) &	ARPEGE3 - OPA 8.1 + Gelato &				VPP5000 \\
M\'et\'eo-France (FR) &	ARPEGE 2 T31L19 - OPA8 TDH &	        		CRAY J90 \\
ECMWF &	IFS T63/T255  - E-HOPE 2deg/1deg  &			IBM Power 4 \\
ECMWF &	IFS Cy23r4 T159L40 - E-HOPE 256L29 &		VPP700 \\
ECMWF &	IFS Cy23r4 T95L40  - E-HOPE 256L29 &			VPP700 \\
ECMWF &	IFS Cy15r8 T63L31  - E-HOPE 128L20 &	 		VPP300 \\
MPI (DE) &	ECHAM5 T42/L19 - C-HOPE T42+L20 &		NEC-SX \\
MPI (DE) &	PUMAT42/L19 - C-HOPE 2deg GIN	&		NEC-SX \\
MPI (DE) &	EMAD - E-HOPE T42+L20	 	&		CRAY C-90 \\
MPI (DE) &	ECHAM5 T42/L19 - E-HOPE T42+L20 &			NEC-SX \\
MPI (DE) &	ECHAM4 T30/L19 - E-HOPE T42+L20	&		CRAY T90 \\
MPI (DE) &	ECHAM4 T30/L19 - E-HOPE T42+L20 &			CRAY C90 \\
SMHI (SE) &	RCA-HIRLAM (reg.) - RCO-OCCAM (reg.) & \\
CGAM (UK) &	HadAM3 2.5x3.75 L20 - OPA/ORCA2   &  		T3E \\
SOC (UK) & 	Interm. Atm. GCM - OCCAM-Lite & \\
NOC (UK) &	FORTE : IGCM3 (128 x 64) - MOMA (180 x 88) & \\
JPL (USA) &	TRIDENT – QTCM	 &				Linux workstation \\	
IRI  (USA) &	ECHAM4 - MOM3	& 				SGI Origin - IBM Power3 \\
JAMSTEC (JP) &	ECHAM4 - OPA 8.2 &	  				NEC SX5 \\
BMRC (AU) &    BAM3 - ACOM2 &			NEC SX6 \\

\end{longtable}
\end{center}


