\hypertarget{interfacemod__oasis__grid_1_1oasis__write__angle}{}\section{mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+:\+:oasis\+\_\+write\+\_\+angle Interface Reference}
\label{interfacemod__oasis__grid_1_1oasis__write__angle}\index{mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle@{mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle}}


Generic interface to support writing 4 or 8 byte reals.  


\subsection*{Private Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{interfacemod__oasis__grid_1_1oasis__write__angle_ad29c223ca87f1f54d042bce0a9b9e90d}{oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r4} (cgrid, nx, ny, angle, partid)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em User interface to set angle for 4 byte reals. \end{DoxyCompactList}\item 
subroutine \hyperlink{interfacemod__oasis__grid_1_1oasis__write__angle_a82a80c2eeb39ddca783d7868d92b6f6d}{oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r8} (cgrid, nx, ny, angle, partid)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em User interface to set angle for 8 byte reals. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}
Generic interface to support writing 4 or 8 byte reals. 

Definition at line 87 of file mod\+\_\+oasis\+\_\+grid.\+F90.



\subsection{Member Function/\+Subroutine Documentation}
\mbox{\Hypertarget{interfacemod__oasis__grid_1_1oasis__write__angle_ad29c223ca87f1f54d042bce0a9b9e90d}\label{interfacemod__oasis__grid_1_1oasis__write__angle_ad29c223ca87f1f54d042bce0a9b9e90d}} 
\index{mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle@{mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle}!oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r4@{oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r4}}
\index{oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r4@{oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r4}!mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle@{mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle}}
\subsubsection{\texorpdfstring{oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r4()}{oasis\_write\_angle\_r4()}}
{\footnotesize\ttfamily subroutine mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r4 (\begin{DoxyParamCaption}\item[{character(len=$\ast$), intent(in)}]{cgrid,  }\item[{integer(kind=ip\+\_\+intwp\+\_\+p), intent(in)}]{nx,  }\item[{integer(kind=ip\+\_\+intwp\+\_\+p), intent(in)}]{ny,  }\item[{real(kind=ip\+\_\+single\+\_\+p), dimension(\+:,\+:), intent(in)}]{angle,  }\item[{integer(kind=ip\+\_\+intwp\+\_\+p), intent(in), optional}]{partid }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



User interface to set angle for 4 byte reals. 


\begin{DoxyParams}[1]{Parameters}
\mbox{\tt in}  & {\em cgrid} & grid name\\
\hline
\mbox{\tt in}  & {\em nx} & global nx size\\
\hline
\mbox{\tt in}  & {\em ny} & global ny size\\
\hline
\mbox{\tt in}  & {\em angle} & angles\\
\hline
\mbox{\tt in}  & {\em partid} & partition id if nonglobal data \\
\hline
\end{DoxyParams}


Definition at line 450 of file mod\+\_\+oasis\+\_\+grid.\+F90.

\mbox{\Hypertarget{interfacemod__oasis__grid_1_1oasis__write__angle_a82a80c2eeb39ddca783d7868d92b6f6d}\label{interfacemod__oasis__grid_1_1oasis__write__angle_a82a80c2eeb39ddca783d7868d92b6f6d}} 
\index{mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle@{mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle}!oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r8@{oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r8}}
\index{oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r8@{oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r8}!mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle@{mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle}}
\subsubsection{\texorpdfstring{oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r8()}{oasis\_write\_angle\_r8()}}
{\footnotesize\ttfamily subroutine mod\+\_\+oasis\+\_\+grid\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+::oasis\+\_\+write\+\_\+angle\+\_\+r8 (\begin{DoxyParamCaption}\item[{character(len=$\ast$), intent(in)}]{cgrid,  }\item[{integer(kind=ip\+\_\+intwp\+\_\+p), intent(in)}]{nx,  }\item[{integer(kind=ip\+\_\+intwp\+\_\+p), intent(in)}]{ny,  }\item[{real(kind=ip\+\_\+double\+\_\+p), dimension(\+:,\+:), intent(in)}]{angle,  }\item[{integer(kind=ip\+\_\+intwp\+\_\+p), intent(in), optional}]{partid }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [private]}}



User interface to set angle for 8 byte reals. 


\begin{DoxyParams}[1]{Parameters}
\mbox{\tt in}  & {\em cgrid} & grid name\\
\hline
\mbox{\tt in}  & {\em nx} & global nx size\\
\hline
\mbox{\tt in}  & {\em ny} & global ny size\\
\hline
\mbox{\tt in}  & {\em angle} & angles\\
\hline
\mbox{\tt in}  & {\em partid} & partition id if nonglobal data \\
\hline
\end{DoxyParams}


Definition at line 392 of file mod\+\_\+oasis\+\_\+grid.\+F90.



The documentation for this interface was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
/home/globc2/tcraig/oasis3-\/mct.\+trunk/lib/psmile/src/\hyperlink{mod__oasis__grid_8_f90}{mod\+\_\+oasis\+\_\+grid.\+F90}\end{DoxyCompactItemize}
