controle
tsurf
ps
temp
teta
Ls
Lss
RA
u
v
w
omega
p
fluxsurfsw
fluxsurflw
ALB
ALBb
ISR
ASR
OLR
DYN
zdtadj
zdtdif
zdtlw
zdtsw
zdtdyn
tau_col
h2o_ice
h2o_vap_col
h2o_ice_col
h2o_vap_surf

