# gases
5
CO2
H2O
SO2
CO
OCS
0.9996
0.311000000E-04
0.180000000E-03
0.120000000E-04
0.510000000E-04

# First line is number of gases
# Followed by gas names (always 3 characters)
# and then mixing ratios.
# mixing ratio -1 means the gas is variable.

# ICI, yCO2 est ajuste pour compenser l'absence de N2 dans la liste des gas...
# (non radiativement actif...)

