#ModernTrac-v1
15
h2o_ice                 mmol=18   
h2o_lake                mmol=18   
co2_ice                 mmol=44
o2                      mmol=32   is_chim=1
o3                      mmol=48   is_chim=1
h2o2                    mmol=34   is_chim=1
h2o_vap                 mmol=18   is_chim=1              is_rad=1
co2                     mmol=44   is_chim=1    qx=1.0    is_rad=1
ho2                     mmol=33   is_chim=1
co                      mmol=28   is_chim=1
o                       mmol=16   is_chim=1
o1d                     mmol=16   is_chim=1
h                       mmol=1    is_chim=1
h2                      mmol=2    is_chim=1
oh                      mmol=17   is_chim=1
  



